A védőkabát száraz hideg klíma hatása,vmint anyagok által okozott dörzsölő, koptató mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.Melegtartási érték: 80,6 % Védelmi fokozata: közepes védelmi képesség.
Típ.sz:0.01.17.19.5
Min.sz: 0/053/00